Couper une dalle de carrelage extérieur 20 mm

Après avoir réalisé ma terrasse sur plot, je me suis attaqué à la finition le long de la façade. C’était un choix judicieux car cela permet d’avoir des bords droits et nets sur la bordure extérieure.

Afin de couper les dalles Grès Cérame Novoceram Outdoor plus, j’ai d’abord cherché sur le site du fabricant et trouvé cette vidéo :

On est bien avancé car il n’y a aucune indication sur la référence des machines ou même plus important le disque à utiliser.

J’ai la chance de pouvoir louer par mon travail du matériel et j’ai donc utilisé la Coupeuse électrique Rubi DW-250-NL :

Celle-ci est fournie de base avec le disque diamant RUBI CEV SUPERPRO mais n’espérez pas couper le moindre centimètre.

Après avoir parcouru le catalogue Rubi, j’ai choisi le disque diamant matériaux durs RUBI TURBO VIPER – TVH en 250 mm :

C’est le jour et la nuit, on coupe des dalles de 60cm en à peine 15 secondes avec une coupe très nette.

N’hésitez pas à lire mon prochain article sur Comment percer une dalle de carrelage extérieur 20 mm.

dalle 20mm disque diamant gres cerame novoceram outdoor plus rubi